îÅÚÁŒÉÓÉÍÙÊ ÍÏÓËÏŒÓËÉÊ ÕÎÉŒÅÒÓÉÔÅÔ œÓÔÕÐÉÔÅÌØÎÙÊ ÜËÚÁÍÅÎ 7 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 2003

œÒÅÍÑ ÎÁ ÒÁÂÏÔÕ | 4 ÞÁÓÁ äÌÑ ÚÁÞÉÓÌÅÎÉÑ Œ îíõ ÎÅ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ ÒÅÛÉÔØ ŒÓÅ ÚÁÄÁÞÉ

1. œÙÐÕËÌÙÊ ÐÑÔÉÕÇÏÌØÎÉË P ÇÏÍÏÔÅÔÉÞÅÎ ÐÑÔÉÕÇÏÌØÎÉËÕ, ÐÏÓÔÒÏÅÎÎÏÍÕ ÎÁ ÓÅÒÅÄÉÎÁÈ ÅÇÏ ÓÔÏÒÏÎ. œÅÒÎÏ ÌÉ, ÞÔÏ P | ÐÒÁŒÉÌØÎÙÊ?

2. Á) äÏËÁÖÉÔÅ, ÞÔÏ ÄŒÕÍÑ ËÒÕÇÁÍÉ ÒÁÄÉÕÓÁ 1=2 ÎÅÌØÚÑ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ ÐÏËÒÙÔØ ËŒÁÄÒÁÔ ÓÏ ÓÔÏÒÏÎÏÊ 1.

Â) íÏÖÎÏ ÌÉ ÄŒÕÍÑ ËÒÕÇÁÍÉ ÒÁÄÉÕÓÁ 1=2 ÐÏËÒÙÔØ 95% ÐÌÏÝÁÄÉ ËŒÁÄÒÁ- ÔÁ ÓÏ ÓÔÏÒÏÎÏÊ 1?

3. ôÏÞËÁ A ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÁ ÎÁ ÇÒÁÎÉÃÅ ŒÅÒÈÎÅÇÏ ÏÓÎÏŒÁÎÉÑ ÐÒÑÍÏÇÏ ËÒÕÇÏŒÏÇÏ ÃÉÌÉÎÄÒÁ ŒÙÓÏÔÙ h É ÒÁÄÉÕÓÁ 1. ôÏÞËÁ B ÌÅÖÉÔ ÎÁ ÇÒÁÎÉÃÅ ÎÉÖÎÅÇÏ ÏÓÎÏ- ŒÁÎÉÑ É ÐÏŒÅÒÎÕÔÁ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏ A ÎÁ 90^∘ (ÔÏ ÅÓÔØ, ÒÁŒÅÎ 90^∘ ÕÇÏÌ ÍÅÖÄÕ ÐÌÏÓËÏÓÔÑÍÉ, ÐÒÏÈÏÄÑÝÉÍÉ ÞÅÒÅÚ ÏÓØ ÃÉÌÉÎÄÒÁ É ÔÏÞËÉ A, B ÓÏÏÔŒÅÔÓÔŒÅÎ- ÎÏ).

ðÒÉ ËÁËÉÈ ÚÎÁÞÅÎÉÑÈ h ËÒÁÔÞÁÊÛÉÊ ÐÕÔØ ÐÏ ÐÏŒÅÒÈÎÏÓÔÉ ÃÉÌÉÎÄÒÁ ÉÚ A Œ B ÎÅ ÐÒÏÈÏÄÉÔ ÞÅÒÅÚ ÏÓÎÏŒÁÎÉÑ ÃÉÌÉÎÄÒÏŒ?

[úÁÄÁÞÁ 3 ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÁ! ðÒÉÎÏÓÉÍ ÓŒÏÉ ÉÚŒÉÎÅÎÉÑ.]

4. äÏËÁÚÁÔØ, ÞÔÏ

cos(5ß=33) cos(7ß=33) cos(10ß=33) cos(13ß=33) cos(14ß=33) = 1=32:

5. œ ËÌÅÔËÁÈ ÄÏÓËÉ ÒÁÚÍÅÒÏÍ 100 × 100 ÒÁÓÓÔÁŒÌÅÎÙ 2000 ËÒÅÓÔÉËÏŒ. äÏËÁ- ÖÉÔÅ, ÞÔÏ ÅÓÔØ ÐÒÑÍÏÕÇÏÌØÎÉË (ÓÏ ÓÔÏÒÏÎÁÍÉ, ÐÁÒÁÌÌÅÌØÎÙÍÉ ËÒÁÑÍ ÄÏÓ- ËÉ), ŒÏ ŒÓÅÈ ÞÅÔÙÒÅÈ ŒÅÒÛÉÎÁÈ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÓÔÏÑÔ ËÒÅÓÔÉËÉ.